
DEFINITION MODULE PL0Interpreter;

CONST
  maxfct = 15;
  maxlev = 15;
  maxadr = 1023;
  
TYPE 
  Instruction = RECORD
                  f : [0..maxfct];
                  l : [0..maxlev];
                  a : [0..maxadr];
                END;
                
VAR
  code : ARRAY [0..maxadr] OF Instruction;
  

PROCEDURE Interpret;

PROCEDURE EndInterpreter;

END PL0Interpreter.


